\documentclass{report}
\usepackage[T1]{fontenc} % Fontes T1
\usepackage[utf8]{inputenc} % Input UTF8
\usepackage[backend=biber, style=ieee]{biblatex} % para usar bibliografia
\usepackage{csquotes}
\usepackage[portuguese]{babel} %Usar língua portuguesa
\usepackage{blindtext} % Gerar texto automaticamente
\usepackage[printonlyused]{acronym}
\usepackage{hyperref} % para autoref
\usepackage{graphicx}
\usepackage{indentfirst}
\usepackage{float}
\usepackage{geometry}

\geometry{
    paper=a4paper,
    margin=45pt,
    includefoot
}

\bibliography{bibliografia}


\begin{document}
%%
% Definições
%
\def\titulo{Máquina de Pão}
\def\data{DATA}
\def\autores{Tiago Garcia, José Fernandes}
\def\autorescontactos{(114184) tiago.rgarcia@ua.pt, (114472) jbfernandes@ua.pt}
\def\versao{VERSAO 1}
\def\departamento{Dept. de Eletrónica, Telecomunicações e Informática}
\def\empresa{Universidade de Aveiro}
%
%%%%%% CAPA %%%%%%
%
\begin{titlepage}

\begin{center}
%
\vspace*{50mm}
%
{\Huge \titulo}\\ 
%
\vspace{10mm}
%
{\Large \empresa}\\
%
\vspace{10mm}
%
{\LARGE \autores}\\ 
%
\vspace{30mm}
%
\begin{figure}[h]
\center
\includegraphics{../images/ua}\label{fig:ua-logo}
\end{figure}
%
\vspace{30mm}
\end{center}
%
\begin{flushright}
\versao
\end{flushright}
\end{titlepage}

%%  Página de Título %%
\title{%
{\Huge\textbf{\titulo}}\\
{\Large \departamento\\ \empresa}
}
%
\author{%
    \autores \\
    \autorescontactos
}
%
\date{\today}
%
\maketitle

\pagenumbering{roman}

\tableofcontents
\listoftables     % descomentar se necessário
\listoffigures    % descomentar se necessário


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\clearpage
\pagenumbering{arabic}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\chapter{Introdução}
\label{ch:introducao}

Como projeto final da cadeira de \ac{lsd} foi-nos proposto o projeto da máquina de pão automática.

Para tal, usamos \ac{vhdl} para simular o seu comportamento na placa FPGA Terasic DE2-115.\ Haverão 3 secções de displays, uma para o tempo do programa, outra para o tempo extra e outra para o atraso até ao ínicio da execução do programa.\ Haverá também um interruptor para selecionar o programa a ser executado, 7 interruptores para escolher o atraso inicial (introduzido em binário) e ainda 3 butões, o `Start/Stop', outro para reiniciar a máquina e o último para adicionar o possível tempo extra.\\

\chapter{Manual de Utilização}
\label{ch:manual-de-utilizacao}
\input{manual-de-utilizacao}

\chapter{Arquitetura e Implementação}
\label{ch:arquitetura-e-implementacao}
\input{arquitetura-e-implementacao}

\chapter{Validações}
\label{ch:validacoes}
No decorrer do nosso projeto fomos confrontados com diversas adversidades no que toca a simulação e validação.\ Como tal, a principal maneira de verificação foi prática e feita com a placa, já que o trabalho funciona maioritariamente em segundos, um tempo dificil de se trabalhar tanto no simulador, como na testbench.

\chapter{Conclusões e Contribuições}
\label{ch:conclusoes-e-contribuicoes}

\section{Conclusões}
\label{sec:conclusoes}
Após uma breve reflexão observámos que com este trabalho foram desenvolvidas novas capacidades em VHDL, lógica de estruturação (aplicada durante o planeamento das funções), otimização (de forma a simplificar o trabalho da melhor forma possivel) e ainda capacidades a nível de trabalho em grupo.\ Vimos também algumas das capacidades da placa e o potencial da disciplina, o que nos despertou interesse em saber mais e talvez desenvolver algo por conta própria.\ No geral, foram cumpridos todos os objetivos requeridos e ainda foram implementadas novas funcionalidades.

Autoavaliamos o nosso trabalho com 18 valores.

\section{Contribuições dos autores}
\label{sec:contribuicoes-dos-autores}
Neste projeto, ambos os elementos do grupo trabalharam de igual forma e com semelhante nível de empenho e por isso cada elemento do grupo tem uma percentagem de participação de 50\%.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\chapter*{Acrónimos}
\begin{acronym}
    \acro{ua}[UA]{Universidade de Aveiro}
    \acro{leci}[LECI]{Licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática}
    \acro{lsd}[LSD]{Laboratório de Sistemas Digitais}
    \acro{vhdl}[VHDL]{VHSIC Hardware Description Language}
\end{acronym}


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\printbibliography

\end{document}
